            20-07-99 June 1999 - ATLAS Week

·
            Electrons in FCal1 .

            Linear to ~ 0.5%

                                           Performance Summary

                            D
                                      E

                                 E E

                                                     =

                                                                                         ±

                                                                  ( )

Å ±

( )

                                                                       25 2

4 3 0 1

                                                                                                                  %

. . %

                            Position Resolution ~ 400

 m

   ·
              Pions in FCal1 + FCal2 .

              Linear to ~ 3% - n.b. leakage &
e

p

¹
1

                               D
                                         E

                                    E E

                                                        =

                                                                                              ±

                                                                      ( )

Å ±

( )

                                                                            85 7

10 0 4

                                                                                                                        %

. %

               This is for limited longitudinal containment.

                For TC cut  constant term is 7 7 1 2. . %

±

( )

              Compare to requirement of

                                                                                                      D
                                                                                                                E

                                                                                                           E E

=

( )

Å

100

7%

%