            20-07-99 June 1999 - ATLAS Week

                                                                                                  Argon Purity

·
            Poisoning under neutron irradiation (DUBNA)

                         - Sintered Tungsten - No

                         - PEEK                     - No

                                                                                                                       Before Irrad

(ppm)

After Irrad

(ppm)

                                            Empty 4.5 ±  0.5 3.8 ±  0.5

                                             PEEK 0.44 ±  0.18 0.17 ±  0.16

                                    Tungsten 0.53 ±  0.11 0.47 ±  0.12

·
            Long Term Poisoning by PEEK (Mainz)

      - PEEK  - No

Poisoning Rate

( ppb/hour)

                                                  Empty
0.35

±
 0.01

                                                  PEEK
0.28

±
 0.02