                    20-07-99 June 1999 - ATLAS Week

                                          Module 0 Status Summary

·
            Module-0 construction

                                                  - Experience in Cleaning, Construction, Tooling

             - Modified

                             Cleaning

                             Gap Spacers

                             FCal2 interconnect boards

·
            Test Beam

                                                           - Electron analysis satisfactory

                                                           - Pion  analysis indicates

                design goals will be achieved,

·
         Argon Purity

                                                  - PEEK & W good to

·
         PRR Approved

                                                  -

                                                            Subject to test of gap spacers

10

16 2
n cm.

-