)^2

(GeV/c t reco m 100 150 200 250 300

)^2 Fraction/(5 GeV/c

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14 :_{top} M 2 145 GeV/c 2 165 GeV/c 2 185 GeV/c 2 205 GeV/c