Number of Particles

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Number of events/5

0 100 200 300 400 500 600 700 >300 MeV/c T Number of Particles, p_{npartqq}

Nent = 7600 Mean = 68.31 RMS = 23.09

T

0

npartqq T Number of Particles, p

npartqq Nent = 7600 Mean = 68.31 RMS = 23.09 npartgg

Mean = 83.4 RMS = 25.92

Number of Charged Particles

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Number of events/5

0

200

400

600

800

1000

1200

>300 MeV/c T Number of Particles, p_{nchargeqq}

Nent = 7600 Mean = 37.35 RMS = 13.52

T

0

nchargeqq T Number of Particles, p

nchargeqq Nent = 7600 Mean = 37.35 RMS = 13.52 nchargegg

Mean = 45.85 RMS = 15.21