BR(H^±) tgβ = 6 τν

Wh WA cb cs μν tb

M_H^± ΜGeVΝ

1 BR(H^±) tgβ = 30 τν

cs cb

μν tb

M_H^± ΜGeVΝ

1

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

100 125 150 175 200

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

100 125 150 175 200