σ(pp^_ 5 hh/hA + X) ΜfbΝ Ρs=2 TeV m_t = 175 GeV tgβ = 6

gg 5 hh qq^_,gg 5 hA

M_A ΜGeVΝ

77.0 94.0 107.6 115.5 118.9 120.5 121.4 M_h ΜGeVΝ

129.6 132.3 138.4 150.4 166.7 185.0 204.0 M_H ΜGeVΝ

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 10 10^2

10^3

80 100 120 140 160 180 200