P_W (GeV/c)

M_W (GeV/c^2)

a)

P_W (GeV/c)

M_W (GeV/c^2)

b)

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200