Dijet Mass Distribution ( H ¿ 300 GeV ) CDF Preliminary

After background subtraction

Excess around W mass is 27�12 combinations (2.3œ). Number of expected W ! 2 jets is 28^{+15}�_{10}. Dijet mass peak is consistent with a W mass peak.