(a) VECBOS

0 50 100

E_{T2} (GeV)

(b) M_{TOP} = 140 GeV/c^2

(c) M_{TOP} = 160 GeV/c^2

50 100

0 50 100

E_{T3} (GeV)

(d) W + Ο 3 Jet DATA

0 50 100 150