10^{-1}

1

10

90 100 110 120 130

Higgs Mass (GeV/c^2) σ(pp 5 VH) × BR(H 5 bb) (pb) - -

95Ψ C.L. upper limits

CDF PRELIMINARY Run I

ll bb - -

νν bb- - lν bb- - qq bb- -

VH combined

Standard Model