M_H = 100 GeV/c^2

0 0.05 0.1 0.15

0 50 100 150 E_T^{b1}(GeV) 0 0.1 0.2

0 50 100 150 E_T^{b2}(GeV)

0 0.1 0.2

0 100 200 300 400 H_T(GeV) 0 0.1 0.2 0.3

0 50 100 150 200 M_{bb}(GeV/c^2)

0 0.025

0.05

0.075 0.1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Sphericity 0 0.02

0.04

0.06

0.08

0 1 2 3 4 5 ΔR(b,b^-)