CDF Preliminary

Systematic Uncertainties for the Optimized Method

Systematic Value GeV/c^2 Soft Gluon + Jet ET Scale 3.6 Different Generators 1.4 Hard Gluon Effects 2.2 Kinematic and Likelihood Fitting Methods 1.5 b-tagging Bias 0.4 Background Spectrum 0.7 Monte Carlo Statistics 0.8 Total 4.8