P_T (GeV/c) b Jet Fraction / 5 GeV/c

a)

L_{xy} (cm) b Jet Fraction / 0.05 cm

b)

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0 20 40 60 80 100 120 140

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3