0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 50 100 150

E/_T (GeV) a)

ΔΦ(E/_T, l) (degree)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 50 100 150

E/_T (GeV) b)

ΔΦ(E/_T, l) (degree)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 50 100 150

E/_T (GeV) c)

ΔΦ(E/_T, l) (degree)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 50 100 150

E/_T (GeV) d)

ΔΦ(E/_T, l) (degree)